Title: Preferencias. Grabación de sonido
Course: Multimedia: vídeo y sonido digital

Feedback shared by this category's questions, if right: Respuesta correcta
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Respuesta parcialmente correcta.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Respuesta incorrecta.

Q: Empareja cada enunciado con la respuesta correcta.
- Es el número de muestras que se toma por segundo. | Frecuencia de muestreo
- En Audacity se denomina "formato de muestra". | Bits de codificación
- Para estéreo se utilizan 2. | Número de canales
Also offered: Frecuencia de sonido; Bits sonoros

Q: Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son falsas.
- El teléfono emplea una frecuencia de muestreo del audio entre 8000 y 11025 Hz.
- En la Radio FM se utiliza una codificación de 8 bits.
- El CD Audio emplea 2 o más canales. (Emplea 2 canales.)
- El estudio de grabación utiliza frecuencias de muestreo a partir de 48000 Hz.
- El sonido del CD Audio se codifica con 16 bits.
- El estudio de grabación codifica el sonido con 16, 24 y 64 bits. (El estudio de grabación codifica el sonido con 16, 24 y 32 bits.)
- El teléfono emplea un solo canal.
A: El CD Audio emplea 2 o más canales.; El estudio de grabación codifica el sonido con 16, 24 y 64 bits.

Q: Empareja cada enunciado con la respuesta correcta.

Parámetros de Audacity:
- Permite configurar la frecuencia de muestreo empleada y el formato de muestra (número de bits empleados). | Calidad
- Permite definir el dispositivo que se usará para reproducir los archivos y el dispositivo que se utilizará cuando se quiera grabar sonido. | Dispositivos
- Permite definir la ubicación de los archivos temporales. | Carpetas
- Nos da a elegir las ventanas de advertencias que se mostrarán en pantalla. | Advertencias
Also offered: Pistas; Dispositivos MIDI

Q: Los valores de calidad por defecto de Audacity son "Estéreo, 44100 Hz, 32 bits".
- Verdadero
- Falso
A: Verdadero

Q: Calcula el tamaño en BYTES de un audio de Radio FM con 2 canales, de 1 segundo de duración.
A: 44100 (± 50)
Feedback ("44100"): Tamaño = (22.050 Hz * 2 canales * 8 bits * 1 segundo) / 8 bits = 44.100 bytes = 43,07 Kbytes